%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Severi_etal2015} Severi, A., Masoudian, M., Kordi, E., \& Roettcher, K. (2015). Discharge coefficient of combined-free over-under flow on a cylindrical weir-gate. \textit{ISH Journal of Hydraulic Engineering}, \textit{21}(1), 42--52.

\end{thebibliography}

\end{document}

